 -1.374314763E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.467900E+00  dx in pixels
 -3.331480E+01  dy in pixels
      1.017220  scalx
      1.019739  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
