 -1.026279559E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.547422E+00  dx in pixels
 -3.535488E+01  dy in pixels
      1.014555  scalx
      1.022195  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
