 -1.360405759E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.585700E+00  dx in pixels
 -3.542380E+01  dy in pixels
      1.016614  scalx
      1.020272  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
