 -1.028731849E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.872574E+00  dx in pixels
 -3.435034E+01  dy in pixels
      1.014460  scalx
      1.022156  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
