 -1.318547549E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.211200E+00  dx in pixels
 -3.429960E+01  dy in pixels
      1.016282  scalx
      1.020603  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
