 -1.026601108E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.179703E+00  dx in pixels
 -3.263768E+01  dy in pixels
      1.014111  scalx
      1.022473  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
