 -1.341755208E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.482200E+00  dx in pixels
 -3.124500E+01  dy in pixels
      1.016322  scalx
      1.020561  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
