 -1.043048753E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.654853E+00  dx in pixels
 -3.367028E+01  dy in pixels
      1.013370  scalx
      1.023331  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
