 -1.320853840E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.519900E+00  dx in pixels
 -3.102300E+01  dy in pixels
      1.015753  scalx
      1.020809  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
