 -1.121586333E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.395622E+00  dx in pixels
 -3.466410E+01  dy in pixels
      1.010633  scalx
      1.024754  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
