 -1.349840816E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.037900E+00  dx in pixels
 -3.150740E+01  dy in pixels
      1.015918  scalx
      1.021785  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
