 -1.090385854E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.076266E+00  dx in pixels
 -3.098448E+01  dy in pixels
      1.012448  scalx
      1.024465  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
