 -1.345147554E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.443700E+00  dx in pixels
 -3.125330E+01  dy in pixels
      1.014439  scalx
      1.023717  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
