 -1.355145575E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.205500E+00  dx in pixels
 -3.174520E+01  dy in pixels
      1.015771  scalx
      1.022543  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
