 -1.319051134E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.495400E+00  dx in pixels
 -3.226090E+01  dy in pixels
      1.021023  scalx
      1.013333  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
