 -1.077432036E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.735288E+00  dx in pixels
 -3.103559E+01  dy in pixels
      1.012236  scalx
      1.023832  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
