 -1.352254536E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.599300E+00  dx in pixels
 -3.134450E+01  dy in pixels
      1.014202  scalx
      1.022793  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
