 -1.362348071E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.132000E+00  dx in pixels
 -3.266530E+01  dy in pixels
      1.015219  scalx
      1.022496  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
