 -1.085036285E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.329216E+00  dx in pixels
 -3.087813E+01  dy in pixels
      1.014481  scalx
      1.021945  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
