 -1.051347881E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.536290E+00  dx in pixels
 -3.751844E+01  dy in pixels
      1.014279  scalx
      1.023451  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
