 -1.311889746E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.933100E+00  dx in pixels
 -2.738870E+01  dy in pixels
      1.018359  scalx
      1.019061  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
