 -1.065244188E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.050577E+00  dx in pixels
 -3.537358E+01  dy in pixels
      1.015387  scalx
      1.021652  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
