 -1.333052188E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.723800E+00  dx in pixels
 -2.875810E+01  dy in pixels
      1.016850  scalx
      1.020644  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
