 -1.080140259E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.381908E+00  dx in pixels
 -3.173003E+01  dy in pixels
      1.012601  scalx
      1.024379  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
