 -1.000528510E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.333090E+00  dx in pixels
 -3.361804E+01  dy in pixels
      1.018319  scalx
      1.015229  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
