 -1.310288010E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.573300E+00  dx in pixels
 -3.233970E+01  dy in pixels
      1.020075  scalx
      1.013218  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
