 -1.065868985E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.791327E+00  dx in pixels
 -3.102052E+01  dy in pixels
      1.012529  scalx
      1.023772  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
