 -1.030486554E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.982721E+00  dx in pixels
 -3.354789E+01  dy in pixels
      1.014181  scalx
      1.023071  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
