 -1.328534806E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.947900E+00  dx in pixels
 -3.142210E+01  dy in pixels
      1.017422  scalx
      1.020012  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
