 -1.354170278E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.955700E+00  dx in pixels
 -2.641730E+01  dy in pixels
      1.014683  scalx
      1.022794  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
