 -1.091652484E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.475401E+00  dx in pixels
 -3.326655E+01  dy in pixels
      1.013547  scalx
      1.022171  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
