 -1.348710950E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.438100E+00  dx in pixels
 -2.995120E+01  dy in pixels
      1.015431  scalx
      1.021646  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
