 -1.315441966E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.995200E+00  dx in pixels
 -3.096390E+01  dy in pixels
      1.015377  scalx
      1.021371  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
