 -1.060843572E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.081769E+00  dx in pixels
 -3.240190E+01  dy in pixels
      1.013491  scalx
      1.024232  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
