 -1.356410972E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.230100E+00  dx in pixels
 -3.184750E+01  dy in pixels
      1.015568  scalx
      1.022969  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
