 -1.238510251E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.367900E+00  dx in pixels
 -3.218390E+01  dy in pixels
      1.018109  scalx
      1.019313  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
