 -1.046511249E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.530333E+00  dx in pixels
 -3.091468E+01  dy in pixels
      1.012034  scalx
      1.022380  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
