 -1.019232785E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.611900E+00  dx in pixels
 -3.195080E+01  dy in pixels
      1.015487  scalx
      1.024531  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
