 -8.252134700E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.498213E+00  dx in pixels
 -3.307976E+01  dy in pixels
      1.013243  scalx
      1.024972  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
