 -1.213674270E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.328200E+00  dx in pixels
 -3.172980E+01  dy in pixels
      1.016516  scalx
      1.024323  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
