 -1.175148581E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.707000E-01  dx in pixels
 -3.480110E+01  dy in pixels
      1.017379  scalx
      1.020558  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
