 -6.429834850E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.640911E+00  dx in pixels
 -3.372183E+01  dy in pixels
      1.012634  scalx
      1.025407  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
