 -1.062204777E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.253446E+00  dx in pixels
 -3.345692E+01  dy in pixels
      1.014058  scalx
      1.023622  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
