 -1.361370477E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.975600E+00  dx in pixels
 -3.226310E+01  dy in pixels
      1.015152  scalx
      1.022578  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
