 -1.330270200E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.506100E+00  dx in pixels
 -3.198940E+01  dy in pixels
      1.016519  scalx
      1.020578  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
