 -1.059031610E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.856796E+00  dx in pixels
 -3.339006E+01  dy in pixels
      1.013970  scalx
      1.024233  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
