 -1.377301733E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.050600E+00  dx in pixels
 -3.473320E+01  dy in pixels
      1.014337  scalx
      1.023266  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
