 -1.076380094E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.475104E+00  dx in pixels
 -3.131744E+01  dy in pixels
      1.013028  scalx
      1.023850  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
