 -1.046593607E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.035696E+00  dx in pixels
 -3.446003E+01  dy in pixels
      1.015019  scalx
      1.021706  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
