 -1.046159166E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.371017E+00  dx in pixels
 -3.416010E+01  dy in pixels
      1.012981  scalx
      1.023971  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
